; hello.def: module definition file for Hello queue/2
; Version 1.3, (C) Peter Wansch, 1993
; created: 93-8-16

NAME            HELLO   WINDOWAPI
DESCRIPTION     'Hello queue/2 (C) Peter Wansch 1993'
PROTMODE

STUB            'OS2STUB.EXE'

STACKSIZE       16384
HEAPSIZE        16384

